3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7

1H ppm

3.01

3.00

2.99

2.98

2.97

2.96

2.95

2.94

2.93

2.92

2.91

2.90

2.89

2.88

2.87

2.86

2.85

2.84

2.83

2.82

2.81

2.80

2.79

2.78

2.77

2.76

1 H p p m