refined_3_10.ps

Distorted geometry

refined_3

PROCHECK

Page 1

Main-chain bond lengths

Thr 70

N CA

1.458 1.388

.069

Leu 81

N CA

1.458 1.386

.072

Ala 82

N CA

1.458 1.408

.050

Val 90 - Ile 91

C N 1.329 1.278

.051

Thr 97

N CA

1.458 1.399

.059

Bonds differing by > .05A from small-molecule values. Values shown: "ideal", difference, actual