refined_14_05.ps

PROCHECK Side-chain parameters

refined_14

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

10 20 30 40 50 a. Chi-1 gauche minus

Resolution (Angstroms)

Standard deviation (degrees)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

10 20 30 40 50 b. Chi-1 trans

Resolution (Angstroms)

Standard deviation (degrees)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

10 20 30 40 50 c. Chi-1 gauche plus

Resolution (Angstroms)

Standard deviation (degrees)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

10 20 30 40 50 d. Chi-1 pooled standard deviation

Resolution (Angstroms)

Standard deviation (degrees)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

10 20 30 40 50 e. Standard deviation of Chi-2 trans angle

Resolution (Angstroms)

Standard deviation (degrees)

refined_14

Plot statistics

Comparison values No. of No. of Parameter Typical Band band widths Stereochemical parameter data pts value value width from mean

a. Chi-1 gauche minus st dev 15 8.2 18.1 6.5 -1.5 BETTER b. Chi-1 trans st dev 42 5.3 19.0 5.3 -2.6 BETTER c. Chi-1 gauche plus st dev 45 8.6 17.5 4.9 -1.8 BETTER d. Chi-1 pooled st dev 102 7.9 18.2 4.8 -2.1 BETTER e. Chi-2 trans st dev 27 9.9 20.4 5.0 -2.1 BETTER