refined_17_10.ps

Distorted geometry

refined_17

PROCHECK

Page 1

Main-chain bond lengths

Phe 36

N CA

1.458 1.406

.052

Leu 42 - Leu 43

C N 1.329 1.277

.052

Lys 56 - Arg 57

C N 1.329 1.263

.066

Bonds differing by > .05A from small-molecule values. Values shown: "ideal", difference, actual