analyzed_6_09.ps

RMS distances from planarity

analyzed_6

PROCHECK

Page 1

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 ARG

Frequency

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 ASN

Frequency

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 ASP

Frequency

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 GLN

Frequency

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 GLU

Frequency

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 HIS

Frequency

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 PHE

Frequency

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 TRP

Frequency

.00 .01 .02 .03 .04 .05

5

10

15

20 TYR

Frequency

Histograms showing RMS distances of planar atoms from best-fit plane.

Black bars indicate large deviations from planarity: RMS dist > .03 for rings, and > .02 otherwise.