refined_16_10.ps

Distorted geometry

refined_16

PROCHECK

Page 1

Main-chain bond lengths

Gln 16

CA C

1.525 1.472

.053

Gln 16 - Leu 17

C N 1.329 1.263

.066

Met 111

CA C

1.525 1.475

.050

Met 111 - Ala 112

C N 1.329 1.269

.060

Bonds differing by > .05A from small-molecule values. Values shown: "ideal", difference, actual